// app/invalid-access/page.tsx

export default function InvalidAccessPage() {
    return (
      <main style={{ padding: '40px', textAlign: 'center' }}>
        <h1>부적절한 접근입니다</h1>
        <p>
          협력업체(Vendor)가 EVCP 화면에 접속하거나 <br />
          SHI 계정이 협력업체 화면에 접속하려고 시도하는 경우입니다.
        </p>
        <p>
          <strong>접근 권한이 없으므로, 다른 화면으로 이동해 주세요.</strong>
        </p>
      </main>
    );
  }
  